-- 戒烟/抽烟记录主表
-- 注意：该表字段来自旧系统（createtime/updatetime/deletetime 为秒级时间戳）

CREATE TABLE `fa_smoke_log` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `uid` int(11) NOT NULL COMMENT '用户ID',
  `smoke_time` date DEFAULT NULL COMMENT '抽烟时间',
  `remark` text COMMENT '抽烟原因',
  `createtime` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `updatetime` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
  `deletetime` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '删除时间',
  `level` bigint(2) DEFAULT '1' COMMENT '烟瘾程度',
  `num` int(2) DEFAULT '1' COMMENT '抽烟数量',
  PRIMARY KEY (`id`,`uid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='抽烟记录';

